Title: Energijske izgube v običajni stavbi

Streha / Dach 25%

Streha / Dach 25%

Okna in vrata / Fenster und Türen 25%

Okna in vrata / Fenster und Türen 25%

Zunanje stene / Außenwände 35%

Zunanje stene / Außenwände 35%

Tla / Boden 15%

Tla / Boden 15%