Title: Pasivna hiša - pasivna gradnja

Toplotna prehodnost zunanje stene / Wärmedurchgang der Außenmauer: največ / höchstens 0,28 W/m2K

Toplotna prehodnost zunanje stene / Wärmedurchgang der Außenmauer: največ / höchstens 0,28 W/m2K

Toplotna prehodnost strehe / Wärmedurchgang des Dachs: največ / höchstens 0,2 W/m2K

Toplotna prehodnost strehe / Wärmedurchgang des Dachs: največ / höchstens 0,2 W/m2K

Toplotna prehodnost tal / Wärmedurchgang des Bodens: največ / höchstens 0,35 W/m2K

Toplotna prehodnost tal / Wärmedurchgang des Bodens: največ / höchstens 0,35 W/m2K

Toplotna prehodnost oken / Wärmedurchgang der Fenster: največ / höchstens 1,3 W/m2K

Toplotna prehodnost oken / Wärmedurchgang der Fenster: največ / höchstens 1,3 W/m2K

Minimalna stopnja rekuperacije toplote prezračevanja / Minimale Stufe der Wärmerekuperation der abgeführten Luft: 75 %

Minimalna stopnja rekuperacije toplote prezračevanja / Minimale Stufe der Wärmerekuperation der abgeführten Luft: 75 %

Letna raba toplote za ogrevanje / Jährlicher Energieverbrauch zum Heizen: 36* kWh/m2a

Letna raba toplote za ogrevanje / Jährlicher Energieverbrauch zum Heizen: 36* kWh/m2a