Title: Pasivna hiša - PURES 2010

Toplotna prehodnost zunanje stene / Wärmedurchgang der Außenmauer: največ / höchstens 0,15 W/m2K

Toplotna prehodnost zunanje stene / Wärmedurchgang der Außenmauer: največ / höchstens 0,15 W/m2K

Toplotna prehodnost strehe / Wärmedurchgang des Dachs: največ / höchstens 0,15 W/m2K

Toplotna prehodnost strehe / Wärmedurchgang des Dachs: največ / höchstens 0,15 W/m2K

Toplotna prehodnost tal / Wärmedurchgang des Bodens: največ / höchstens 0,15 W/m2K

Toplotna prehodnost tal / Wärmedurchgang des Bodens: največ / höchstens 0,15 W/m2K

Toplotna prehodnost oken / Wärmedurchgang der Fenster: največ / höchstens 0,8 W/m2K

Toplotna prehodnost oken / Wärmedurchgang der Fenster: največ / höchstens 0,8 W/m2K

Minimalna stopnja rekuperacije toplote prezračevanja / Minimale Stufe der Wärmerekuperation der abgeführten Luft: 65 %

Minimalna stopnja rekuperacije toplote prezračevanja / Minimale Stufe der Wärmerekuperation der abgeführten Luft: 65 %

Letna raba toplote za ogrevanje / Jährlicher Energieverbrauch zum Heizen: največ / höchstens 15 kWh/m2a

Letna raba toplote za ogrevanje / Jährlicher Energieverbrauch zum Heizen: največ / höchstens 15 kWh/m2a